KMT40-51212

Output Power (W): 40 Input Voltage Range (VAC): 90-264VAC Input Voltage Range (VDC): 100-375 VDC Output Voltage VDC1: 5 Output Voltage VDC2: 12 Output Voltage VDC3: -12

The post KMT40-51212 first appeared on MultiComponent.