KMS40-9

Output Power (W):
40
Input Voltage Range (VAC):
90-264VAC
Input Voltage Range (VDC):
100-375 VDC
Output Voltage VDC1:
9
Output Voltage VDC2:

Output Voltage VDC3:

The post KMS40-9 first appeared on MultiComponent.