KMT40-51515

Output Power (W): 40 Input Voltage Range (VAC): 90-264VAC Input Voltage Range (VDC): 100-375 VDC Output Voltage VDC1: 5 Output Voltage VDC2: 15 Output Voltage VDC3: -15

The post KMT40-51515 first appeared on MultiComponent.