KMD40-1212

Output Power (W): 40 Input Voltage Range (VAC): 90-264VAC Input Voltage Range (VDC): 100-375 VDC Output Voltage VDC1: 12 Output Voltage VDC2: -12 Output Voltage VDC3:

The post KMD40-1212 first appeared on MultiComponent.