KMD40-55

Output Power (W): 40 Input Voltage Range (VAC): 90-264VAC Input Voltage Range (VDC): 100-375 VDC Output Voltage VDC1: 5 Output Voltage VDC2: -5 Output Voltage VDC3:

The post KMD40-55 first appeared on MultiComponent.