KMD40-1515

Output Power (W): 40 Input Voltage Range (VAC): 90-264VAC Input Voltage Range (VDC): 100-375 VDC Output Voltage VDC1: 15 Output Voltage VDC2: -15 Output Voltage VDC3:

The post KMD40-1515 first appeared on MultiComponent.